565net必赢

网站首页> 学院新闻> 正文

医学技术系举办2019级医学影像技术专业(放射治疗方向班)面试选拔

作者: 时间:2019-12-12 点击数:

为了加强校企合作,医学技术系于20191212日下午举办2019级放射治疗方向班面试选拔会。为了选拔出更加适合放射治疗方向专业学习的学生,系部特别邀请了福建省肿瘤医院的王捷忠主任、张秀春主任、傅万凯医生、陈超担任此次面试的专家评委,参加本次面试来是自19级医学影像技术专业的47名学生。

经过两个小时的面试之后,结合学生的在校成绩及面试成绩,最后从中择优挑选32名学生,这些学生将于2019-2020学年的第二学期组成19放疗301班,并按照放疗方向的专业教学计划进行学习。

 

1.jpg2.jpg

 

Copyright ? 565net必赢医学技术与工程学院版权所有 学院地址:福州市闽侯荆溪关口366号(邮编:350101)

闽ICP备05007543号    闽公网安备 35012102000005号

565net必赢游戏有限公司